威尼斯wns9778

澳门天天开马官网| 建院官微| 建院学术| 建院团学 王崇臣

研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 韦德BV1946备用地址2024年博士研究生复试方案

韦德BV1946备用地址2024年博士研究生复试方案

威尼斯wns9778:

来源:    时间:2024-04-16

一、复试时间安排及复试方式

建筑学博士研究生分为普通招考(“申请考核”制)和硕博连读两种方式选拔。普通招考复试实行差额复试,硕博连读不参加科研基础审核。两种方式均须参加复试,包含“外语基础”考核、“专业综合(含专业外语)”两部分:

1、外语基础考核时间:2024年4月20日(星期)上午9:00-11:00

2、外语基础考核地点:威尼斯wns9778建筑大学西城校区教1

3、专业综合(含专业外语)考核时间:2024年4月21日上午9:00-12:00

4、专业综合(含专业外语)考核方式:威尼斯wns9778建筑大学西城校区教4楼现场复试(考生须于4月21日上午8点抵达考场进行资格核验)

不发放书面复试通知单,复试名单、具体安排在建筑与城市规划威尼斯wns9778网页-研究生教育-招生工作(/yjsjx/zsgz/index.htm)公布,考生自主查询。

二、科研基础审核

普通招考须进行科研基础审核,并计入最终成绩。在考生提交申请材料后,建筑学科的二级方向将组织专人对申请者的报考条件、学术背景、学习经历、科研成果、研究计划、培养潜质等方面进行综合评价,以百分制计分给出“科研基础”得分,由威尼斯wns9778公布公示。

各学科根据考生科研基础得分,按照不低于招生名额120%划定科研基础合格分数线,并确定进入复试的考生名单。

三、考生复试准备材料

1、身份证原件

2、准考证(考生于4月17日后登陆中国研究生招生信息网下载打。

3、复试承诺书

4、硕士学历和学位证书原件(应届硕士毕业生持本人硕士研究生我的直播证原件;国<境>外单位获得学位的考生,须持有教育部留学服务中心的《国<境>外学历学位认证书》原件)

5、政审表

6、设计作品集或研究成果、实践成果等

在审查中发现考生学历(学籍)信息存疑,考生应在4月30日前提供权威机构出具的认证证明。未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不可列入拟录取名单。

四、复试程序及安排

1、复试考核方式

“外语基础”考核由澳门天天开马统一组织,以笔试方式进行,主要考查考生的外文文献阅读与翻译、写作等基础知识和基础技能以及对语言的综合运用能力。

“专业综合(含专业外语)”考核由不少5人的建筑学科复试考核专业外语和面试。重点考核申请者从事科学研究的能力以及是否具备建筑学科博士生培养的潜能和素质等。考核过程中,每位申请者需展示个人简介、学习成绩、拟攻读博士学位期间的研究计划以及能够证明自己规划设计能力、研究能力、实践能力以及其他能力的证明文件等。同时,进行思想政治素质与品德考核。

每位考生考核时间不少于20分钟。考生提前准备PPT演示文件,考生自述限时5分钟,提问答辩时间约15分钟。

注意:

(1)PPT文件须于4月19日19:00前发送至邮箱:tangdaoying@bucea.edu.cn。以截止时间前发送版本为准,过期不接受任何版本更新,请考生提前确认好。

(2)PPT文件名为“姓名+报考二级方向+报考导师”,不接受压缩包或其他附件,文件大小不超过20兆。

2、总成绩评定

普通招考总成绩计算公式如下:

总成绩(满分100)=科研基。100)×50%+[外语基。100)×20%+专业综合(满分100)×80%]×50%

专业综合(满分100)=专业外语成绩(满分100)×20%+面试成绩(满分100)×80%

总成绩按从高到低排序。复试具有否决权,复试成绩低于60分不予录取。

硕博连读总成绩计算公式如下:

总成绩(满分100)=外语基。100)×20%+专业综合(满分100)×80%

专业综合(满分100)=专业外语成绩(满分100)×20%+面试成绩(满分100)×80%

五、录取

1、录取工作程序及办法

(1)根据学科招生计划、复试录取办法以及考生总成绩、思想政治表现、身体健康状况等择优确定拟录取名单。

(2)通过资格认定的“硕博连读”考生,复试合格直接拟录取为博士研究生。

3)录取类别为非定向就业。拟录取考生须在入学时将档案转入威尼斯wns9778建筑大学,户口按相关规定自愿迁入。毕业时采取毕业研究生与用人单位“双向选择”的方式,按照澳门天天开马就业工作实施办法落实就业去向。

六、体检

录取考生必须体检,体检在入学报到时进行。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等澳门天天开马招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等澳门天天开马招生我的直播入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定和澳门天天开马有关规定执行,不参加体检或者体检不合格者将按有关规定处理。

七、咨询及申诉渠道公开

为保证2024年博士研究生招生考试录取工作公平、公正,方便考生反映招生的有关情况,建筑与城市规划威尼斯wns9778公布2024年博士研究生招生录取考生接待电话和纪检监察部门受理考生投诉的监督举报电话。

建筑与城市规划威尼斯wns9778博士研究生招生录取工作接待电话:

010-68322333

建筑与城市规划威尼斯wns9778博士研究生招生录取工作成绩复查邮箱:

tangdaoying@bucea.edu.cn

澳门天天开马博士研究生招生录取工作接待电话:

010-68322241;

澳门天天开马受理投诉和举报部门纪检监察办公室电话:

010-61209094;

威尼斯wns9778教育考试院研究生招生办公室2024年博士研究生招生专用监督电话:

010-82837456。

威尼斯wns9778建筑大学

建筑与城市规划威尼斯wns9778

2024年4月16日


威尼斯wns9778(宜昌)有限公司